NICT-K-J-T-01

Summary Statistics Run ID NICT-K-J-T-01 Task K-J Relevant Level Level1 (S or A) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43000 Relevant: 2969 Rel-ret: 2312

Summary Statistics Run ID NICT-K-J-T-01 Task K-J Relevant Level Level2 (S, A, or B) Method automatic Query Field T Query Type T only Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 43000 Relevant: 4297 Rel-ret: 3334

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4806 0.10 0.3272 0.20 0.2883 0.30 0.2608 0.40 0.2420 0.50 0.2191 0.60 0.1927 0.70 0.1723 0.80 0.1436 0.90 0.1117 1.00 0.0422 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2109

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2720 At 10 docs 0.2760 At 15 docs 0.2720 At 20 docs 0.2710 At 30 docs 0.2620 At 100 docs 0.2042 At 200 docs 0.1490 At 500 docs 0.0808 At 1000 docs 0.0462 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2311

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5708 0.10 0.4076 0.20 0.3639 0.30 0.3268 0.40 0.3010 0.50 0.2768 0.60 0.2404 0.70 0.2106 0.80 0.1763 0.90 0.1299 1.00 0.0385 Average precision over all relevant documents non-interpolated 0.2649

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3760 At 10 docs 0.3700 At 15 docs 0.3693 At 20 docs 0.3630 At 30 docs 0.3520 At 100 docs 0.2802 At 200 docs 0.2103 At 500 docs 0.1172 At 1000 docs 0.0667 R-Precision (precision after R docs retreived (where R is the number of relevant documnets)) Exact 0.2769

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Recall-Precision Curve Difference from Median in Average Precision per Topic (all)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)

Difference from Median in Difference from Median in Average Precision per Topic Average Precision per Topic (automatic) (T only)